TARGET

MODEL 20

20

40 60

40 60

80

80 100

100

120

120

140

140

160

160 180

180

200

200

220

220

240

240

260

260

280

280

300

300

320 340

320 340

7.0%

TARGET

MODEL 20

20

40 60

40 60

80

80 100

100

120

120

140

140

160

160 180

180

200

200

220

220

240

240

260

260

280

280

300

300

320 340

320 340

7.2%

TARGET

MODEL 20

20

40 60

40 60

80

80 100

100

120

120

140

140

160

160 180

180

200

200

220

220

240

240

260

260

280

280

300

300

320 340

320 340

7.0%

TARGET

MODEL 20

20

40 60

40 60

80

80 100

100

120

120

140

140

160

160 180

180

200

200

220

220

240

240

260

260

280

280

300

300

320 340

320 340

7.2%

CM670

CM673

CM674

CM675

T0027